<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">% \subsection{Page setup}
% We want non-indented spaced-out paragraphs.
%    \begin{macrocode}
%&lt;*classXimera&gt;
\setlength{\parindent}{0pt}
\setlength{\parskip}{5pt}
%&lt;/classXimera&gt;
%    \end{macrocode}
% To avoid weird margins in 2-sided mode, change the margins.
%    \begin{macrocode}
%&lt;*classXimera&gt;
\oddsidemargin 62pt
\evensidemargin 62pt
\textwidth 345pt
\headheight 14pt
%&lt;/classXimera&gt;
%    \end{macrocode}
% On the HTML side, there is more complicated page setup to perform.
%    \begin{macrocode}
%&lt;*cfgXimera&gt;
\Preamble{xhtml}

% We don't want to translate font suggestions with ugly wrappers like
% &lt;span class="cmti-10"&gt; for italic text
\NoFonts

% Don't output xml version tag
\Configure{VERSION}{}
 
% Output HTML5 doctype instead of the default for HTML4
\Configure{DOCTYPE}{\HCode{&lt;!doctype html&gt;\Hnewline}}
 
% Custom page opening
\Configure{HTML}{\HCode{&lt;html lang="en"&gt;\Hnewline}}{\HCode{\Hnewline&lt;/html&gt;}}

% Reset &lt;head&gt;, aka delete all default boilerplate; alternatively set up new content
\Configure{@HEAD}{\HCode{&lt;meta name="generator" content="TeX4ht (http://www.cse.ohio-state.edu/\string~gurari/TeX4ht/)" /&gt;\Hnewline}}
\Configure{@HEAD}{\HCode{&lt;meta name="ximera" content="version 0.0.1" /&gt;\Hnewline}}
\Configure{@HEAD}{\HCode{&lt;link href="https://ximera.osu.edu/public/stylesheets/standalone.css" rel="stylesheet" media="screen"/&gt;\Hnewline}}
\Configure{@HEAD}{\HCode{&lt;script type="text/javascript" async src="https://ximera.osu.edu/public/javascripts/standalone.min.js"&gt;&lt;/script&gt;\Hnewline}}
%&lt;/cfgXimera&gt;
%    \end{macrocode}
% Disable certain ligatures in HTML.
%    \begin{macrocode}
%&lt;*htXimera&gt;
\usepackage{microtype}
\DisableLigatures[f]{encoding=*}
%&lt;/htXimera&gt;
%    \end{macrocode}
% I am not sure what this does.
%    \begin{macrocode}
%&lt;*htXimera&gt;
\NewEnviron{html}{\HCode{\BODY}}
%&lt;/htXimera&gt;
%    \end{macrocode}</pre></body></html>